-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1087 Mean = 0.9376 RMS = 0.6504 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = 0.4187 RMS = 0.5768 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = 0.3642 RMS = 0.6734 Under = 0 Over = 0 Integ = 1105

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1090 Mean = 0.6873 RMS = 0.4855 Under = 0 Over = 0 Integ = 1090

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1072 Mean = 0.6376 RMS = 0.6033 Under = 0 Over = 0 Integ = 1072

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 882 Mean = 1.046 RMS = 0.4787 Under = 0 Over = 0 Integ = 882

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = 0.7177 RMS = 0.6891 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = 0.8774 RMS = 0.5982 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080