-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1087 Mean = -0.3587 RMS = 0.02488 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = -0.3565 RMS = 0.01636 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = -0.359 RMS = 0.01719 Under = 0 Over = 0 Integ = 1105

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1090 Mean = -0.3557 RMS = 0.01856 Under = 0 Over = 0 Integ = 1090

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1072 Mean = -0.3593 RMS = 0.03526 Under = 0 Over = 0 Integ = 1072

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 882 Mean = -0.3526 RMS = 0.01977 Under = 0 Over = 0 Integ = 882

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = -0.356 RMS = 0.01726 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = -0.3575 RMS = 0.02164 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080