-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1103 Mean = 0.04367 RMS = 0.02386 Under = 0 Over = 0 Integ = 1103

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1129 Mean = 0.03648 RMS = 0.01418 Under = 0 Over = 0 Integ = 1129

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = 0.04193 RMS = 0.0214 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1109 Mean = 0.03661 RMS = 0.01583 Under = 0 Over = 0 Integ = 1109

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1087 Mean = 0.03929 RMS = 0.01467 Under = 0 Over = 0 Integ = 1087

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1143 Mean = 0.0368 RMS = 0.01284 Under = 0 Over = 0 Integ = 1143

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1108 Mean = 0.04137 RMS = 0.01462 Under = 0 Over = 0 Integ = 1108

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1113 Mean = 0.04287 RMS = 0.01322 Under = 0 Over = 0 Integ = 1113