-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1274 Mean = 0.1031 RMS = 0.01589 Under = 0 Over = 1 Integ = 1273

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1267 Mean = 0.1051 RMS = 0.01773 Under = 0 Over = 0 Integ = 1267

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1279 Mean = 0.09941 RMS = 0.0264 Under = 0 Over = 0 Integ = 1279

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1275 Mean = 0.1044 RMS = 0.01796 Under = 0 Over = 0 Integ = 1275

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1276 Mean = 0.09892 RMS = 0.0163 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1271 Mean = 0.1254 RMS = 0.03422 Under = 0 Over = 0 Integ = 1271

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1277 Mean = 0.1206 RMS = 0.03061 Under = 0 Over = 0 Integ = 1277

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1276 Mean = 0.1143 RMS = 0.02137 Under = 0 Over = 0 Integ = 1276