-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-0_{dgainHist_s2o0}

Nent = 1262 Mean = -0.0002998 RMS = 0.002202 Under = 0 Over = 0 Integ = 1262

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-1_{dgainHist_s2o1}

Nent = 1255 Mean = -0.0001649 RMS = 0.006406 Under = 0 Over = 1 Integ = 1254

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-2_{dgainHist_s2o2}

Nent = 1269 Mean = 7.928e-05 RMS = 0.002731 Under = 0 Over = 0 Integ = 1269

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-3_{dgainHist_s2o3}

Nent = 1266 Mean = 0.01465 RMS = 0.01485 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-4_{dgainHist_s2o4}

Nent = 1266 Mean = 4.085e-05 RMS = 0.002923 Under = 0 Over = 0 Integ = 1266

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-5_{dgainHist_s2o5}

Nent = 1261 Mean = 0.0006125 RMS = 0.004202 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-6_{dgainHist_s2o6}

Nent = 1265 Mean = -0.1054 RMS = 0.09787 Under = 0 Over = 0 Integ = 1265

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-2 Oct-7_{dgainHist_s2o7}

Nent = 1261 Mean = -5.316e-05 RMS = 0.01259 Under = 0 Over = 0 Integ = 1261