-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1088 Mean = -1.874 RMS = 1.924 Under = 0 Over = 0 Integ = 1088

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1129 Mean = -0.9567 RMS = 1.673 Under = 0 Over = 0 Integ = 1129

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1106 Mean = -1.577 RMS = 1.822 Under = 0 Over = 0 Integ = 1106

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1096 Mean = -0.7042 RMS = 1.375 Under = 0 Over = 0 Integ = 1096

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1077 Mean = -0.6814 RMS = 1.132 Under = 0 Over = 0 Integ = 1077

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1134 Mean = -0.4744 RMS = 1.236 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = -1.455 RMS = 1.499 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1082 Mean = -1.262 RMS = 1.621 Under = 0 Over = 0 Integ = 1082