-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 1086 Mean = 1.262 RMS = 0.7297 Under = 0 Over = 0 Integ = 1086

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = 0.9323 RMS = 0.6046 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 1106 Mean = 1.146 RMS = 0.6783 Under = 0 Over = 0 Integ = 1106

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 1092 Mean = 0.9485 RMS = 0.4756 Under = 0 Over = 0 Integ = 1092

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 1072 Mean = -6.657 RMS = 11.27 Under = 34 Over = 0 Integ = 1038

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 1134 Mean = 0.6982 RMS = 0.4359 Under = 0 Over = 0 Integ = 1134

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = 0.8535 RMS = 0.6387 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 1081 Mean = 0.7697 RMS = 0.5559 Under = 0 Over = 0 Integ = 1081