-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1086 Mean = -0.0001709 RMS = 0.003093 Under = 0 Over = 0 Integ = 1086

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1127 Mean = -0.01993 RMS = 0.1252 Under = 0 Over = 0 Integ = 1127

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1105 Mean = 2.74e-05 RMS = 0.001868 Under = 0 Over = 0 Integ = 1105

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1088 Mean = 0.0003631 RMS = 0.002918 Under = 0 Over = 0 Integ = 1088

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1068 Mean = -0.001427 RMS = 0.02513 Under = 0 Over = 1 Integ = 1067

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 881 Mean = -0.00169 RMS = 0.005416 Under = 0 Over = 0 Integ = 881

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1100 Mean = -0.0006805 RMS = 0.002217 Under = 0 Over = 0 Integ = 1100

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1080 Mean = -0.00018 RMS = 0.004918 Under = 0 Over = 0 Integ = 1080