-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-0_{dgainHist_s1o0}

Nent = 1111 Mean = 0.04981 RMS = 0.009954 Under = 0 Over = 0 Integ = 1111

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-1_{dgainHist_s1o1}

Nent = 1137 Mean = 0.04926 RMS = 0.008176 Under = 0 Over = 0 Integ = 1137

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-2_{dgainHist_s1o2}

Nent = 1114 Mean = 0.01169 RMS = 0.1038 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-3_{dgainHist_s1o3}

Nent = 1114 Mean = 0.05194 RMS = 0.0123 Under = 0 Over = 0 Integ = 1114

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-4_{dgainHist_s1o4}

Nent = 1104 Mean = 0.0502 RMS = 0.04048 Under = 0 Over = 1 Integ = 1103

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-5_{dgainHist_s1o5}

Nent = 1146 Mean = 0.03079 RMS = 0.1019 Under = 0 Over = 0 Integ = 1146

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-6_{dgainHist_s1o6}

Nent = 1110 Mean = 0.04935 RMS = 0.007437 Under = 0 Over = 0 Integ = 1110

-1 -0.5 0 0.5 1

1

10

10^2

10^3

Fractional Gain Difference for Sta-1 Oct-7_{dgainHist_s1o7}

Nent = 1123 Mean = 0.05051 RMS = 0.01475 Under = 0 Over = 0 Integ = 1123