-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 960 Mean = -0.6707 RMS = 0.9244 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 960 Mean = -1.697 RMS = 0.8209 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 960 Mean = -1.059 RMS = 0.9656 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 960 Mean = -0.7744 RMS = 1.018 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 960 Mean = -1.236 RMS = 0.8063 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 960 Mean = -2.244 RMS = 1.261 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 960 Mean = -24.66 RMS = 1.974 Under = 1 Over = 0 Integ = 959

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 960 Mean = -2.281 RMS = 0.8297 Under = 0 Over = 0 Integ = 960