-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 952 Mean = -0.4294 RMS = 3.615 Under = 0 Over = 0 Integ = 952

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 956 Mean = -0.681 RMS = 3.559 Under = 0 Over = 0 Integ = 956

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 957 Mean = -2.311 RMS = 4.252 Under = 1 Over = 1 Integ = 955

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 959 Mean = -0.3249 RMS = 5.719 Under = 0 Over = 0 Integ = 959

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 955 Mean = -0.4493 RMS = 2.776 Under = 0 Over = 0 Integ = 955

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 954 Mean = -0.5398 RMS = 2.075 Under = 0 Over = 0 Integ = 954

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 950 Mean = -0.2142 RMS = 2.966 Under = 8 Over = 0 Integ = 942

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 950 Mean = -0.8809 RMS = 5.055 Under = 7 Over = 2 Integ = 941