-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 960 Mean = 0.02756 RMS = 0.3342 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 960 Mean = 0.4901 RMS = 0.3577 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 960 Mean = -0.01732 RMS = 0.4373 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 720 Mean = 0.8758 RMS = 1.116 Under = 0 Over = 0 Integ = 720

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 960 Mean = -0.3414 RMS = 0.4786 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 960 Mean = -1.066 RMS = 0.7182 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 960 Mean = 0.1071 RMS = 1.996 Under = 0 Over = 22 Integ = 938

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 960 Mean = -0.4037 RMS = 0.3798 Under = 0 Over = 0 Integ = 960