-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 960 Mean = 0.06416 RMS = 0.5295 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 960 Mean = 0.185 RMS = 0.3833 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 960 Mean = 0.25 RMS = 0.4113 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 960 Mean = 0.02371 RMS = 0.3306 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 960 Mean = 0.07203 RMS = 0.3872 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 960 Mean = 0.1604 RMS = 0.3544 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 960 Mean = 0.06914 RMS = 0.3569 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 960 Mean = -0.001847 RMS = 0.4238 Under = 0 Over = 0 Integ = 960