-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 960 Mean = 0.2759 RMS = 0.6905 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 960 Mean = 0.09468 RMS = 0.344 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 960 Mean = 0.7688 RMS = 0.5603 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 720 Mean = 0.2313 RMS = 0.3926 Under = 0 Over = 0 Integ = 720

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 960 Mean = -0.35 RMS = 0.4229 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 960 Mean = -0.04822 RMS = 0.3499 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 960 Mean = 0.07323 RMS = 1.994 Under = 0 Over = 68 Integ = 892

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 960 Mean = 0.1962 RMS = 0.2793 Under = 0 Over = 0 Integ = 960