-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-0_{dpedHist_s1o0}

Nent = 960 Mean = 0.6081 RMS = 0.5201 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-1_{dpedHist_s1o1}

Nent = 960 Mean = 0.6433 RMS = 0.4247 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-2_{dpedHist_s1o2}

Nent = 960 Mean = 0.1115 RMS = 0.3489 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-3_{dpedHist_s1o3}

Nent = 720 Mean = 0.1531 RMS = 0.3775 Under = 0 Over = 0 Integ = 720

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-4_{dpedHist_s1o4}

Nent = 960 Mean = 0.2616 RMS = 0.4128 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-5_{dpedHist_s1o5}

Nent = 960 Mean = -0.4002 RMS = 0.4761 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-6_{dpedHist_s1o6}

Nent = 960 Mean = -0.5017 RMS = 3.218 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-1 Oct-7_{dpedHist_s1o7}

Nent = 960 Mean = 0.2188 RMS = 0.3526 Under = 0 Over = 0 Integ = 960