-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-0_{dpedHist_s2o0}

Nent = 960 Mean = -0.2908 RMS = 0.5629 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-1_{dpedHist_s2o1}

Nent = 960 Mean = -0.3257 RMS = 0.4421 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

10^3

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-2_{dpedHist_s2o2}

Nent = 960 Mean = -0.3121 RMS = 0.5 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-3_{dpedHist_s2o3}

Nent = 960 Mean = -0.2406 RMS = 0.426 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-4_{dpedHist_s2o4}

Nent = 960 Mean = -0.3329 RMS = 0.436 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-5_{dpedHist_s2o5}

Nent = 960 Mean = -0.3694 RMS = 0.5384 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-6_{dpedHist_s2o6}

Nent = 960 Mean = -0.4476 RMS = 0.5278 Under = 0 Over = 0 Integ = 960

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

10

10^2

Pedestal Difference for Sta-2 Oct-7_{dpedHist_s2o7}

Nent = 960 Mean = -0.3947 RMS = 0.6433 Under = 0 Over = 0 Integ = 960