September 17, 1997 1

Multilayer Magnetic Shield

Supermirror Polarizing Guide; 1 meV Neutron Delivery

High Voltage Return Lead

High Voltage Feed

Superconducting Pb Shield

SQUID He Magnetization Pickup Loop

UCN Storage Vessel

Wavelength Shifting Fiber

Hydrogneated Plastic Coated with Deuterated

Cell Fill/ Empty Line

3

10 cm

Superfluid 4He Filled Region, 0.3K Plastic and Wavelength Shifter

Vacuum and 77 K Jacket

RF Shield